Mathematik II für Studenten des Bauingenieurwesens

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Richtungsfeld und Isoklinen

Richtungsfeld und Isoklinen

Differentialgleichung: y′ = y Lösung: y = c ex , c ∈ R y

x

Richtungsfeld y

x

Isoklinen

Mathematik II für Studenten des Bauingenieurwesens

Gewöhnliche Differentialgleichungen

Richtungsfeld und Isoklinen

Richtungsfeld und Isoklinen

Differentialgleichung: y′ = 1 2 y − x Lösung: y = c ex/2 + 2(2 + x) , c ∈ R y

x

Richtungsfeld y

x

Isoklinen