Mathematik II für Studenten des Bauingenieurwesens

Bestimmtes Integral

Riemannsche Unter- und Obersummen

Riemannsche Unter- und Obersummen 3π∫

π/2 f(x) dx mit f(x) = 4 + 1 5 x sin x

Untersummen Obersummen

6 Teilintervalle y = f(x)

0 1 y

x π/2 3π

12 Teilintervalle

0 1 y

x π/2 3π

Mathematik II für Studenten des Bauingenieurwesens

Bestimmtes Integral

Riemannsche Unter- und Obersummen

Riemannsche Unter- und Obersummen 3π∫

π/2 [ 4 + 1 5 x sin x ] dx = 10π + 3π − 1 5 ≈ 33.10088

n – Anzahl d. Teilintervalle, Sn – Untersumme, S̄n – Obersumme n Sn S̄n n Sn S̄n 1 23.8534 43.8515 100 32.8837 33.3160 2 24.5815 39.0629 . . . 3 26.9957 38.2959 500 33.0577 33.1440 4 27.4676 37.4153 . . . 5 28.4230 36.9421 1000 33.0793 33.1225 . . . . . . 10 30.8641 35.1386 10000 33.0989 33.1028 . . . . . . 50 32.6643 33.5289 100000 33.1007 33.1011