M. Jung, U. Langer: Methode der finiten Elemente für Ingenieure: Eine Einführung in die numerischen Grundlagen und Computersimulation. 2., überarb. u. erw. Auflage, © Verlag Springer Vieweg, 2013

Speichertechnik für dünnbesetzte Matrizen

Variable Bandweite spaltenweise - Skyline-Speichertechnik

K = ∗ ∗ 0 0 ∗ 0 0 ∗ ∗ 0 0 0 ∗ 0 0 0 ∗ ∗ ∗ 0 0 0 0 ∗ ∗ 0 0 0 ∗ 0 ∗ 0 ∗ 0 ∗ 0 ∗ 0 0 0 ∗ ∗

0 0 0 0 ∗ ∗ ∗

1 3 4 6 11 16 19 LK

K ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 0 ∗ 0 ∗ ∗ 0 0 0 ∗ ∗ ∗ ∗

� � � � � � �